min 0.20xa + 0.30xb + 0.40xc + 0.50xd + 0.25xe
st
    30xa + 20 xb + 15xc + 80xd + 20xe >= 80
    60xa + 20 xb + 60xc + 20xd + 20xe >= 120
     5xa + 10 xb +  5xc +  3xd +  2xe >= 30
